Appendix A Distributions

This Appendix contains the histograms of the distributions of MSE and log(MSE) for all six methods used in the simulation study.

Figure A.1: MSE and log(MSE) for LS for ϕ = 0.5.

Figure A.2: MSE and log(MSE) for NLS for ϕ = 0.5.

Figure A.3: MSE and log(MSE) for TS for ϕ = 0.5.

Figure A.4: MSE and log(MSE) for IND for ϕ = 0.5.

Figure A.5: MSE and log(MSE) for BCV for ϕ = 0.5.

Figure A.6: MSE and log(MSE) for MCV_1 for ϕ = 0.5.

Figure A.7: MSE and log(MSE) for MCV_2 for ϕ = 0.5.

Figure A.8: MSE and log(MSE) for MCV_3 for ϕ = 0.5.

Figure A.9: MSE and log(MSE) for LS for ϕ = −0.5.

Figure A.10: MSE and log(MSE) for NLS for ϕ = −0.5.

Figure A.11: MSE and log(MSE) for TS for ϕ = −0.5.

Figure A.12: MSE and log(MSE) for IND for ϕ = −0.5.

Figure A.13: MSE and log(MSE) for BCV for ϕ = −0.5.

Figure A.14: MSE and log(MSE) for MCV_1 for ϕ = −0.5.

Figure A.15: MSE and log(MSE) for MCV_2 for ϕ = −0.5.

Figure A.16: MSE and log(MSE) for MCV_3 for ϕ = −0.5.